<script>
	export default {
		onLaunch: function() {
			// console.log('App Launch', option)
			// wx.showToast({
			// 	title: '成功>>>>>' + option,
			// 	icon: 'none',
			// 	duration: 5000 //持续的时间
			// })
			// setTimeout(function() {
			// 	uni.navigateTo({
			// 		url: 'pages/index/enterpriseRisk'
			// 	});
			// }, 1500);
			if (!wx.cloud) {
				console.error('请使用 2.2.3 或以上的基础库以使用云能力')
			} else {
				wx.cloud.init({
					// env 参数说明:
					// env 参数决定接下来小程序发起的云开发调用 (wx.cloud.xxx) 会默认请求到哪个云环境的资源
					// 此处请填入环境 ID，环境 ID 可打开云控制台查看
					//如不填则使用默认环境 (第一个创建的环境)
					// env: 'my-env-id
					traceUser: true,
				})
			}
		},
		onShow: function() {
			console.log('App Show')
		},
		onHide: function() {
			console.log('App Hide')
		},
	}
</script>

<style>
	/*每个页面公共css */
</style>